*-----------------------------------------------------------------
* Filename : egs.fd
* Release  : 1.0
*
* fd file for egs.def
*
* (c) Copyright 1990/93 VIONA Development
*     All Rights Reserved
*
* Author      : Markus van Kempen
* Created     : 14. Juli 1992
* Updated     : 25. Juli 1992
*               17. Dezember 1992
*
*-----------------------------------------------------------------
##base _EGSBase
##bias 30
##public
E_OpenScreen(scr)(A0)
E_CloseScreen(scr)(A0)
E_MouseOn(scr)(A0)
E_MouseOff(scr)(A0)
E_ModifyMouse(scr,mouse)(A0/A1)
E_ScreenToFront(scr)(A0)
E_ScreenToBack(scr)(A0)
E_ActivateEGSScreen()()
E_ActivateAmigaScreen()()
E_SetRGB8(scr,reg,red,green,blue)(A0/D0/D1/D2/D3)
E_ModifyEDCMP(scr,flags)(A0/D0)
##private
E_Private0()()
E_Private1()()
E_Private2()()
E_Private3()()
E_Private4()()
##public
E_Private5()()
E_DisposeBitMap(map)(A0)
E_ClearBitMap(map)(A0)
E_SetMouseExcept(callMe,data)(A0/A1)
E_ResetMouseExcept()()
E_GetRGB8(scr,reg)(A0/D0)
##private
E_Private6()()
##public
E_FlipMap(scr,map)(A0/A1)
E_SetRGB8CM(scr,colors,start,num)(A0/A1/D0/D1)
E_GetHardInfo()()
E_GetRGB8CM(scr,colors,start,num)(A0/A1/D0/D1)
E_WaitTOF()()
E_AllocBitMap(width,height,depth,type,flags,friend)(D0/D1/D2/D3/D4/A0)
##end
